EXPORTS
    Asn1PrimitivaValue_compare @13
    Asn1PrimitiveValue_clone @14
    Asn1PrimitiveValue_create @15
    Asn1PrimitiveValue_destroy @16
    Asn1PrimitiveValue_getMaxSize @17
    Asn1PrimitiveValue_getSize @18
    CAC_Point_create @90
    CAC_ScaledValueConfig_create @91
    CAC_Unit_create @92
    CAC_ValWithTrans_create @93
    CAC_Vector_create @94
    CDC_ACD_create @95
    CDC_ACT_create @96
    CDC_ASG_create @97
    CDC_BCR_create @98
    CDC_BSC_create @99
    CDC_CMV_create @100
    CDC_DEL_create @101
    CDC_DPC_create @102
    CDC_DPS_create @103
    CDC_ENC_create @104
    CDC_ENG_create @105
    CDC_ENS_create @106
    CDC_HST_create @107
    CDC_INC_create @108
    CDC_ING_create @109
    CDC_INS_create @110
    CDC_LPL_create @111
    CDC_MV_create @112
    CDC_SAV_create @113
    CDC_SEC_create @114
    CDC_SPC_create @115
    CDC_SPG_create @116
    CDC_SPS_create @117
    CDC_WYE_create @118
    ClientConnection_getPeerAddress @129
    ClientConnection_getSecurityToken @130
    ClientDataSet_destroy @131
    ClientDataSet_getDataSetSize @132
    ClientDataSet_getReference @133
    ClientDataSet_getValues @134
    ClientReportControlBlock_create @156
    ClientReportControlBlock_destroy @157
    ClientReportControlBlock_getBufTm @158
    ClientReportControlBlock_getDataSetReference @160
    ClientReportControlBlock_getEntryId @161
    ClientReportControlBlock_getEntryTime @162
    ClientReportControlBlock_getGI @163
    ClientReportControlBlock_getIntgPd @164
    ClientReportControlBlock_getObjectReference @165
    ClientReportControlBlock_getOptFlds @166
    ClientReportControlBlock_getOwner @167
    ClientReportControlBlock_getPurgeBuf @168
    ClientReportControlBlock_getResv @169
    ClientReportControlBlock_getResvTms @170
    ClientReportControlBlock_getRptEna @171
    ClientReportControlBlock_getRptId @172
    ClientReportControlBlock_getSqNum @173
    ClientReportControlBlock_getTrgOps @174
    ClientReportControlBlock_isBuffered @175
    ClientReportControlBlock_setBufTm @176
    ClientReportControlBlock_setDataSetReference @177
    ClientReportControlBlock_setEntryId @178
    ClientReportControlBlock_setGI @179
    ClientReportControlBlock_setIntgPd @180
    ClientReportControlBlock_setOptFlds @181
    ClientReportControlBlock_setPurgeBuf @182
    ClientReportControlBlock_setResv @183
    ClientReportControlBlock_setResvTms @184
    ClientReportControlBlock_setRptEna @185
    ClientReportControlBlock_setRptId @186
    ClientReportControlBlock_setTrgOps @187
    ClientReport_create @188
    ClientReport_destroy @189
    ClientReport_getDataSetValues
    ClientReport_getEntryId @191
    ClientReport_getRcbReference @192
    ClientReport_getReasonForInclusion @193
    ClientReport_getTimestamp @194
    ClientReport_hasTimestamp @195
    ClientReport_getRptId
    ConfigFileParser_createModelFromConfigFile @210
    ControlObjectClient_cancel @211
    ControlObjectClient_create @212
    ControlObjectClient_destroy @213
    ControlObjectClient_enableInterlockCheck @214
    ControlObjectClient_enableSynchroCheck @215
    ControlObjectClient_getControlModel @216
    ControlObjectClient_getLastApplError @217
    ControlObjectClient_getObjectReference @218
    ControlObjectClient_operate @219
    ControlObjectClient_select @220
    ControlObjectClient_selectWithValue @221
    ControlObjectClient_setLastApplError @222
    ControlObjectClient_setCommandTerminationHandler
    DataAttribute_create @273
    DataObject_create @274
    DataObject_hasFCData @275
    DataSetEntry_create @276
    DataSet_create @277
    FileDirectoryEntry_create @291
    FileDirectoryEntry_destroy @292
    FileDirectoryEntry_getFileName @293
    FileDirectoryEntry_getFileSize @294
    FileDirectoryEntry_getLastModified @295
    FileSystem_closeDirectory @296
    FileSystem_closeFile @297
    FileSystem_deleteFile @298
    FileSystem_getFileInfo @299
    FileSystem_openDirectory @300
    FileSystem_openFile @301
    FileSystem_readDirectory @302
    FileSystem_readFile @303
    FileSystem_renameFile @304
    FileSystem_setBasePath @305
    FunctionalConstraint_fromString @313
    FunctionalConstraint_toString @314
    GSEControlBlock_create @316
    GoosePublisher_create @328
    GoosePublisher_destroy @329
    GoosePublisher_increaseStNum @330
    GoosePublisher_publish @331
    GoosePublisher_reset @332
    GoosePublisher_setConfRev @333
    GoosePublisher_setDataSetRef @334
    GoosePublisher_setGoCbRef @335
    GoosePublisher_setGoID @336
    GoosePublisher_setNeedsCommission @337
    GoosePublisher_setSimulation @338
    GoosePublisher_setTimeAllowedToLive @339
    GooseSubscriber_create @340
    GooseSubscriber_destroy @341
    GooseSubscriber_getDataSetValues @342
    GooseSubscriber_getSqNum @343
    GooseSubscriber_getStNum @344
    GooseSubscriber_getTimeAllowedToLive @345
    GooseSubscriber_getTimestamp @346
    GooseSubscriber_isTest @347
    GooseSubscriber_needsCommission @348
    GooseSubscriber_setAppId @349
    GooseSubscriber_setListener @351
    Hal_getTimeInMs @354
    IedConnection_abort @366
    IedConnection_close @367
    IedConnection_connect @368
    IedConnection_create @369
    IedConnection_createDataSet @370
    IedConnection_deleteDataSet @371
    IedConnection_deleteFile @372
    IedConnection_destroy @373
    IedConnection_getDataDirectory @376
    IedConnection_getDataDirectoryFC @377
    IedConnection_getDataSetDirectory @378
    IedConnection_getDeviceModelFromServer @379
    IedConnection_getFile @380
    IedConnection_getFileDirectory @381
    IedConnection_getLastApplError @383
    IedConnection_getLogicalDeviceDirectory @384
    IedConnection_getLogicalDeviceList @385
    IedConnection_getLogicalNodeDirectory @386
    IedConnection_getLogicalNodeVariables @387
    IedConnection_getMmsConnection @388
    IedConnection_getRCBValues @389
    IedConnection_getServerDirectory @390
    IedConnection_getState @391
    IedConnection_getVariableSpecification @392
    IedConnection_installConnectionClosedHandler @393
    IedConnection_installReportHandler @394
    IedConnection_readDataSetValues @395
    IedConnection_readObject @396
    IedConnection_release @397
    IedConnection_setRCBValues @401
    IedConnection_triggerGIReport @402
    IedConnection_uninstallReportHandler @403
    IedConnection_writeObject @404
    IedModel_create @405
    IedModel_destroy @406
    IedModel_getDevice @407
    IedModel_getLogicalDeviceCount @408
    IedModel_getModelNodeByObjectReference @409
    IedModel_getModelNodeByShortAddress @410
    IedModel_lookupDataSet @411
    IedModel_setAttributeValuesToNull @412
    IedServer_create @413
    IedServer_destroy @414
    IedServer_enableGoosePublishing @415
    IedServer_getAttributeValue @416
    IedServer_getDataModel @417
    IedServer_getFunctionalConstrainedData @418
    IedServer_getIsoServer @419
    IedServer_getMmsServer @420
    IedServer_handleWriteAccess @421
    IedServer_isRunning @422
    IedServer_lockDataModel @423
    IedServer_observeDataAttribute @424
    IedServer_setAuthenticator @425
    IedServer_setConnectionIndicationHandler @426
    IedServer_setControlHandler @427
    IedServer_setPerformCheckHandler @428
    IedServer_setWaitForExecutionHandler @429
    IedServer_setWriteAccessPolicy @430
    IedServer_start @431
    IedServer_stop @432
    IedServer_unlockDataModel @433
    IedServer_updateAttributeValue @434
    IedServer_updateBitStringAttributeValue @435
    IedServer_updateBooleanAttributeValue @436
    IedServer_updateFloatAttributeValue @437
    IedServer_updateInt32AttributeValue @438
    IedServer_updateQuality @439
    IedServer_updateUTCTimeAttributeValue @440
    IedServer_updateUnsignedAttributeValue @441
    IsoConnectionParameters_create @479
    IsoConnectionParameters_destroy @480
    IsoConnectionParameters_setAcseAuthenticationParameter @481
    IsoConnectionParameters_setLocalAddresses @482
    IsoConnectionParameters_setLocalApTitle @483
    IsoConnectionParameters_setRemoteAddresses @484
    IsoConnectionParameters_setRemoteApTitle @485
    IsoConnectionParameters_setTcpParameters @486
    IsoConnection_close @487
    IsoConnection_create @488
    IsoConnection_getPeerAddress @489
    IsoConnection_getSecurityToken @490
    IsoServer_closeConnection @502
    IsoServer_create @503
    IsoServer_destroy @504
    IsoServer_getAuthenticator @505
    IsoServer_getAuthenticatorParameter @506
    IsoServer_getState @507
    IsoServer_setAuthenticator @508
    IsoServer_setConnectionHandler @509
    IsoServer_setLocalIpAddress @510
    IsoServer_setTcpPort @511
    IsoServer_startListening @512
    IsoServer_stopListening @513
    LinkedList_add @523
    LinkedList_create @524
    LinkedList_destroy @525
    LinkedList_destroyDeep @526
    LinkedList_destroyStatic @527
    LinkedList_get @528
    LinkedList_getLastElement @529
    LinkedList_getNext @530
    LinkedList_insertAfter @531
    LinkedList_printStringList @532
    LinkedList_remove @533
    LinkedList_size @534
    LinkedList_getData
    LogicalDevice_create @535
    LogicalDevice_getLogicalNodeCount @537
    LogicalNode_create @538
    LogicalNode_hasFCData @539
    MmsConnection_abort @559
    MmsConnection_conclude @560
    MmsConnection_connect @561
    MmsConnection_create @562
    MmsConnection_defineNamedVariableList @563
    MmsConnection_defineNamedVariableListAssociationSpecific @564
    MmsConnection_deleteAssociationSpecificNamedVariableList @565
    MmsConnection_deleteNamedVariableList @566
    MmsConnection_destroy @567
    MmsConnection_fileClose @568
    MmsConnection_fileDelete @569
    MmsConnection_fileOpen @570
    MmsConnection_fileRead @571
    MmsConnection_fileRename @572
    MmsConnection_getDomainNames @573
    MmsConnection_getDomainVariableListNames @574
    MmsConnection_getDomainVariableNames @575
    MmsConnection_getFileDirectory @576
    MmsConnection_getIsoConnectionParameters @577
    MmsConnection_getLocalDetail @578
    MmsConnection_getServerStatus @579
    MmsConnection_getVMDVariableNames @580
    MmsConnection_getVariableAccessAttributes @581
    MmsConnection_getVariableListNamesAssociationSpecific @582
    MmsConnection_identify @583
    MmsConnection_readArrayElements @584
    MmsConnection_readMultipleVariables @585
    MmsConnection_readNamedVariableListDirectory @586
    MmsConnection_readNamedVariableListDirectoryAssociationSpecific @587
    MmsConnection_readNamedVariableListValues @588
    MmsConnection_readNamedVariableListValuesAssociationSpecific @589
    MmsConnection_readVariable @590
    MmsConnection_setConnectionLostHandler @591
    MmsConnection_setInformationReportHandler @592
    MmsConnection_setLocalDetail @593
    MmsConnection_setRequestTimeout @594
    MmsConnection_writeMultipleVariables @595
    MmsConnection_writeVariable @596
    MmsDevice_create @597
    MmsDevice_destroy @598
    MmsDevice_getDomain @599
    MmsDomain_addNamedVariableList @600
    MmsDomain_create @601
    MmsDomain_deleteNamedVariableList @602
    MmsDomain_destroy @603
    MmsDomain_getName @604
    MmsDomain_getNamedVariable @605
    MmsDomain_getNamedVariableList @606
    MmsDomain_getNamedVariableLists @607
    MmsServerIdentity_destroy @669
    MmsServer_create @670
    MmsServer_destroy @671
    MmsServer_getDevice @672
    MmsServer_getModelName @673
    MmsServer_getRevision @674
    MmsServer_getVMDLogicalStatus @675
    MmsServer_getVMDPhysicalStatus @676
    MmsServer_getValueFromCache @677
    MmsServer_getVendorName @678
    MmsServer_insertIntoCache @679
    MmsServer_installConnectionHandler @680
    MmsServer_installReadHandler @681
    MmsServer_installWriteHandler @682
    MmsServer_lockModel @683
    MmsServer_setClientAuthenticator @684
    MmsServer_setServerIdentity @686
    MmsServer_setStatusRequestListener @687
    MmsServer_setVMDStatus @688
    MmsServer_startListening @689
    MmsServer_stopListening @690
    MmsServer_unlockModel @691
    MmsValue_clone @696
    MmsValue_cloneToBuffer @697
    MmsValue_createArray @698
    MmsValue_createEmptyStructure @699
    MmsValue_createEmptyArray @700
    MmsValue_delete @701
    MmsValue_deleteAllBitStringBits @702
    MmsValue_deleteConditional @703
    MmsValue_deleteIfNotNull @704
    MmsValue_equalTypes @705
    MmsValue_equals @706
    MmsValue_getArraySize @707
    MmsValue_getBinaryTimeAsUtcMs @708
    MmsValue_getBitStringAsInteger @709
    MmsValue_getBitStringBit @710
    MmsValue_getBitStringByteSize @711
    MmsValue_getBitStringSize @712
    MmsValue_getBoolean @713
    MmsValue_getDataAccessError @714
    MmsValue_getElement @715
    MmsValue_getNumberOfSetBits @716
    MmsValue_getOctetStringBuffer @717
    MmsValue_getOctetStringMaxSize @718
    MmsValue_getOctetStringSize @719
    MmsValue_getSizeInMemory @720
    MmsValue_getSubElement @721
    MmsValue_getType @722
    MmsValue_getUtcTimeInMs @723
    MmsValue_isDeletable @724
    MmsValue_newBinaryTime @726
    MmsValue_newBitString @727
    MmsValue_newBoolean @728
    MmsValue_newDataAccessError @729
    MmsValue_newDefaultValue @730
    MmsValue_newDouble @731
    MmsValue_newFloat @732
    MmsValue_newInteger @733
    MmsValue_newIntegerFromBerInteger @734
    MmsValue_newIntegerFromInt16 @735
    MmsValue_newIntegerFromInt32 @736
    MmsValue_newIntegerFromInt64 @737
    MmsValue_newMmsString @738
    MmsValue_newOctetString @739
    MmsValue_newStructure @740
    MmsValue_newUnsigned @741
    MmsValue_newUnsignedFromBerInteger @742
    MmsValue_newUnsignedFromUint32 @743
    MmsValue_newUtcTime @744
    MmsValue_newUtcTimeByMsTime @745
    MmsValue_newVisibleString @746
    MmsValue_newVisibleStringFromByteArray @747
    MmsValue_setAllBitStringBits @748
    MmsValue_setBinaryTime @749
    MmsValue_setBitStringBit @750
    MmsValue_setBitStringFromInteger @751
    MmsValue_setBoolean @752
    MmsValue_setDeletable @753
    MmsValue_setDeletableRecursive @754
    MmsValue_setDouble @755
    MmsValue_setElement @756
    MmsValue_setFloat @757
    MmsValue_setInt32 @758
    MmsValue_setInt64 @759
    MmsValue_setMmsString @760
    MmsValue_setOctetString @761
    MmsValue_setUint16 @762
    MmsValue_setUint32 @763
    MmsValue_setUint8 @764
    MmsValue_setUtcTime @765
    MmsValue_setUtcTimeByBuffer @766
    MmsValue_setUtcTimeMs @767
    MmsValue_setVisibleString @768
    MmsValue_toDouble @769
    MmsValue_toFloat @770
    MmsValue_toInt32 @771
    MmsValue_toInt64 @772
    MmsValue_toString @773
    MmsValue_toUint32 @774
    MmsValue_toUnixTimestamp @775
    MmsValue_update @776
    MmsValue_getBitStringAsIntegerBigEndian
    MmsValue_setBitStringFromIntegerBigEndian
    MmsVariableAccessSpecification_create @777
    MmsVariableAccessSpecification_createAlternateAccess @778
    MmsVariableAccessSpecification_destroy @779
    MmsVariableSpecification_destroy @780
    MmsVariableSpecification_getArrayElementSpecification @781
    MmsVariableSpecification_getChildSpecificationByIndex @782
    MmsVariableSpecification_getChildValue @783
    MmsVariableSpecification_getExponentWidth @784
    MmsVariableSpecification_getName @785
    MmsVariableSpecification_getSize @786
    MmsVariableSpecification_getStructureElements @787
    MmsVariableSpecification_getType @788
    MmsVariableSpecification_getNamedVariableRecursive
    ModelNode_getChild @789
    ModelNode_getChildCount @790
    ModelNode_getObjectReference @791
    PhyComAddress_create @827
    Quality_fromMmsValue @828
    Quality_getValidity @829
    Quality_isFlagSet @830
    Quality_setFlag @831
    Quality_setValidity @832
    Quality_unsetFlag @833
    Thread_create @893
    Thread_destroy @894
    Thread_sleep @895
    Thread_start @896
    ReportControlBlock_create
    IedConnection_readBooleanValue
    IedConnection_readFloatValue
    IedConnection_readStringValue
    IedConnection_readInt32Value
    IedConnection_readUnsigned32Value
    IedConnection_readTimestampValue
    IedConnection_readQualityValue
    IedConnection_writeBooleanValue
    IedConnection_writeInt32Value
    IedConnection_writeUnsigned32Value
    IedConnection_writeFloatValue
    IedConnection_writeVisibleStringValue
    IedConnection_writeOctetString
    Timestamp_getTimeInSeconds
    Timestamp_getTimeInMs
    Timestamp_isLeapSecondKnown
    Timestamp_setLeapSecondKnown
    Timestamp_hasClockFailure
    Timestamp_setClockFailure
    Timestamp_isClockNotSynchronized
    Timestamp_setClockNotSynchronized
    Timestamp_getSubsecondPrecision
    Timestamp_setSubsecondPrecision
    Timestamp_setTimeInSeconds
    Timestamp_setTimeInMilliseconds
    MmsValue_getTypeString
    IedModel_getModelNodeByShortObjectReference
    ClientReportControlBlock_getConfRev
    MmsValue_newIntegerFromInt8
    AcseAuthenticationParameter_create
    AcseAuthenticationParameter_destroy
    AcseAuthenticationParameter_setAuthMechanism
    AcseAuthenticationParameter_setPassword
    IedServer_startThreadless
    IedServer_processIncomingData
    IedServer_performPeriodicTasks
    IedServer_stopThreadless
    Dbpos_fromMmsValue
    Dbpos_toMmsValue
    SettingGroupControlBlock_create
    MmsConnection_setConnectTimeout
    IedConnection_setConnectTimeout
    MmsValue_newVisibleStringWithSize
    MmsValue_newMmsStringWithSize
    MmsValue_setInt8
    MmsValue_setInt16
    LogicalDevice_getSettingGroupControlBlock
    IedServer_changeActiveSettingGroup
    IedServer_setActiveSettingGroupChangedHandler
    IedServer_disableGoosePublishing
    IedServer_setEditSettingGroupChangedHandler
    IedServer_setEditSettingGroupConfirmationHandler
    IedConnection_getDataDirectoryByFC
    IedServer_getActiveSettingGroup
    ClientReport_hasSeqNum
    ClientReport_getSeqNum
    ClientReport_hasDataSetName
    ClientReport_hasReasonForInclusion
    ClientReport_hasConfRev
    ClientReport_getConfRev
    ClientReport_hasBufOvfl
    ClientReport_hasDataReference
    LibIEC61850_getVersionString
    ClientReport_getDataReference
    IedServer_getBooleanAttributeValue
    IedServer_getInt32AttributeValue
    IedServer_getInt64AttributeValue
    IedServer_getUInt32AttributeValue
    IedServer_getFloatAttributeValue
    IedServer_getUTCTimeAttributeValue
    IedServer_getBitStringAttributeValue
    IedServer_getStringAttributeValue
    ModelNode_getChildWithFc
    IedServer_updateTimestampAttributeValue
    MmsValue_getUtcTimeBuffer
    Timestamp_clearFlags
    IedServer_setGooseInterfaceId
    ClientReport_getBufOvfl
    MmsValue_getUtcTimeInMsWithUs
    IedModel_setIedNameForDynamicModel
    ControlObjectClient_useConstantT
    ControlObjectClient_setOrigin
    LogicalDevice_getChildByMmsVariableName
    LogicalNode_getDataSet
    ClientReport_getDataSetName
    MmsValue_getStringSize
    SVControlBlock_create
    SVControlBlock_addPhyComAddress
    GSEControlBlock_addPhyComAddress
    GooseSubscriber_getConfRev
    SVReceiver_create
    SVReceiver_setInterfaceId
    SVReceiver_addSubscriber
    SVReceiver_removeSubscriber
    SVReceiver_start
    SVReceiver_stop
    SVReceiver_destroy
    SVReceiver_startThreadless
    SVReceiver_stopThreadless
    SVReceiver_tick
    SVSubscriber_create
    SVSubscriber_setListener
    SVSubscriber_destroy
    SVClientASDU_getSmpCnt
    SVClientASDU_getSvId
    SVClientASDU_getConfRev
    SVClientASDU_getINT8
    SVClientASDU_getINT16
    SVClientASDU_getINT32
    SVClientASDU_getINT8U
    SVClientASDU_getINT16U
    SVClientASDU_getINT32U
    SVClientASDU_getFLOAT32
    SVClientASDU_getFLOAT64
    SVClientASDU_getDataSize
    ClientSVControlBlock_create
    ClientSVControlBlock_destroy
    ClientSVControlBlock_isMulticast
    ClientSVControlBlock_getLastComError
    ClientSVControlBlock_setSvEna
    ClientSVControlBlock_getSvEna
    ClientSVControlBlock_setResv
    ClientSVControlBlock_getResv
    ClientSVControlBlock_getMsvID
    ClientSVControlBlock_getDatSet
    ClientSVControlBlock_getConfRev
    ClientSVControlBlock_getSmpRate
    ClientSVControlBlock_getDstAddress
    ClientSVControlBlock_getOptFlds
    ClientSVControlBlock_getSmpMod
    ClientSVControlBlock_getNoASDU
    IedServer_setSVCBHandler
    IedModel_getSVControlBlock